\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.06 & 13.16 & 11.18 \\
  bible & 1.53 & 12.67 & 8.01 \\
  world & 1.40 & 11.12 & 7.38 \\
\end{tabular}
\caption{Results for szip-b (sorted by file)}
