\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.16 & 14.28 & 2.97 \\
  bible & 2.09 & 13.54 & 2.61 \\
  world & 2.24 & 13.40 & 2.86 \\
\end{tabular}
\caption{Results for bred-r3 (sorted by file)}
