\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.10 & 25.94 & 26.51 \\
  bible & 1.82 & 25.86 & 26.13 \\
  world & 1.83 & 25.77 & 26.29 \\
\end{tabular}
\caption{Results for dmc-16M (sorted by file)}
