\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.10 & 28.63 & 29.24 \\
  bible & 1.71 & 27.75 & 28.44 \\
  world & 1.56 & 28.05 & 29.21 \\
\end{tabular}
\caption{Results for dmc-50M (sorted by file)}
