\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.11 & 27.35 & 27.93 \\
  bible & 2.00 & 27.38 & 27.60 \\
  world & 2.22 & 27.87 & 27.85 \\
\end{tabular}
\caption{Results for dmc-5M (sorted by file)}
