\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 5.02 & 0.89 & 0.53 \\
  bible & 4.36 & 0.86 & 0.46 \\
  world & 5.03 & 0.98 & 0.47 \\
\end{tabular}
\caption{Results for lzrw1 (sorted by file)}
