\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 1.97 & 4.37 & 5.35 \\
  bible & 1.89 & 5.04 & 5.99 \\
  world & 2.23 & 7.24 & 8.25 \\
\end{tabular}
\caption{Results for ppmC-896 (sorted by file)}
