\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.09 & 1.34 & 0.55 \\
  bible & 2.78 & 2.01 & 1.22 \\
  world & 3.11 & 1.66 & 0.70 \\
\end{tabular}
\caption{Results for yabba-d (sorted by file)}
