\begin{tabular}{rrrr}
  \hline
  Method & 
  Compression Ratio & 
  Compression Time & 
  Decompression Time \\
  \hline
  E.coli & 2.58 & 0.78 & 0.58 \\
  bible & 4.75 & 0.91 & 0.64 \\
  world & 6.71 & 1.10 & 0.73 \\
\end{tabular}
\caption{Results for yabba512 (sorted by file)}
